MIDAS version: 99NOV

Th, 22 Nov 2001 15:44:45

Frame : grbnew_dss2r_sm Identifier : data ITT-table : ramp.itt LUT-table : heat Coordinates : 20, 20 : 275, 275 Pixels : 1, 1 : 512, 512 Cut values : 10300, 11000 User : jcg

ESO-MIDAS(99NOV); Th, 22 Nov 2001 15:44:45

20 275

20275